CIENCIA COGNITIVA - PRÁCTICA 2 Alvaro Barreiro Dept. Computación Universidade da Coruña

Experimento psicofísico para el estudio de la sensibilidad al contraste.

El objetivo de esta práctica es, aprovechando el material para el tratamiento de imágenes, el diseño y realización de un experimento psicofísico para comproblar las hipótesis de Blakemore y Campbell sobre el cambio de la sensibilidad al contraste con la frecuencia espacial. Deberá desarrollarse un programa que permita la comprobación de esa hipótesis. La práctica se defenderá con la presencia de todos los miembros del grupo de prácticas y se adjuntará una memoria con:

1. Breve descripción del programa.

2. Diseño del experimento.

3. Realización del experimento y resultados.

4. Comparación con los resultados de Blakemore y Campbell. Si es el caso justificación de las diferencias.